 Object = AutoRegistration
   Group = Algorithm
     Name         = MaximumCorrelation
     Tolerance    = 0.9
   EndGroup
 
   Group = PatternChip
     Samples = 15
     Lines   = 15 
     MinimumZScore = 1.5
     ValidPercent = 80
   EndGroup
 
   Group = SearchChip
     Samples = 25 
     Lines   = 25 
   EndGroup
 EndObject


